Global (Physical) Grid

imt_global=100 jmt_global=116

0 1 2 3

4 5 6 7

1 1

59

26 51 76

1 imt_local = 27 1 jmt_local

ilo = 2 jlo = 2 ihi = imt_local- 1 = 26 jhi = jmt_local- 1 = 59

num_ghost_cells = 1

Local Grid