\hypertarget{ice__aerosol_8F90}{
\section{ice\_\-aerosol.F90 File Reference}
\label{ice__aerosol_8F90}\index{ice\_\-aerosol.F90@{ice\_\-aerosol.F90}}
}
\subsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \hyperlink{namespaceice__aerosol}{ice\_\-aerosol}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions/Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__aerosol_aa513eb52e19fad1dae05441487607b63}{ice\_\-aerosol::init\_\-aerosol}
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__aerosol_a11451c6ed657ce27ffdd01d6c3db0ed4}{ice\_\-aerosol::update\_\-aerosol} (nx\_\-block, ny\_\-block, dt, icells, indxi, indxj, meltt, melts, meltb, congel, snoice, fsnow, trcrn, aice\_\-old, vice\_\-old, vsno\_\-old, vicen, vsnon, aicen, faero, fsoot)
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__aerosol_a1e014a016b35aba5d5f31a829ffa909f}{ice\_\-aerosol::write\_\-restart\_\-aero} (filename\_\-spec)
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__aerosol_a423573cf8f7630b777b38860c81adfb0}{ice\_\-aerosol::read\_\-restart\_\-aero} (filename\_\-spec)
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
logical(kind=log\_\-kind) \hyperlink{namespaceice__aerosol_a3ceb80d852249f318373d31d28ce9007}{ice\_\-aerosol::restart\_\-aero}
\end{DoxyCompactItemize}
