\hypertarget{ice__init_8F90}{
\section{ice\_\-init.F90 File Reference}
\label{ice__init_8F90}\index{ice\_\-init.F90@{ice\_\-init.F90}}
}
\subsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \hyperlink{namespaceice__init}{ice\_\-init}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions/Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__init_a8aeb5361cfea01402260b8b2727a2f4a}{ice\_\-init::input\_\-data}
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__init_aafefd572779d7e57a1c62b63ecec3813}{ice\_\-init::init\_\-state}
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__init_a4b7d50da13bea3bc9e8c7f2e042963ec}{ice\_\-init::set\_\-state\_\-var} (nx\_\-block, ny\_\-block, tmask, ULON, ULAT, Tair, sst, Tf, trcr\_\-depend, aicen, trcrn, vicen, vsnon, eicen, esnon)
\end{DoxyCompactItemize}
