\hypertarget{ice__therm__itd_8F90}{
\section{ice\_\-therm\_\-itd.F90 File Reference}
\label{ice__therm__itd_8F90}\index{ice\_\-therm\_\-itd.F90@{ice\_\-therm\_\-itd.F90}}
}
\subsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \hyperlink{namespaceice__therm__itd}{ice\_\-therm\_\-itd}
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Functions/Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__therm__itd_acd44275babbe78e10bc9ddcbd1c631cd}{ice\_\-therm\_\-itd::linear\_\-itd} (nx\_\-block, ny\_\-block, icells, indxi, indxj, trcr\_\-depend, aicen\_\-init, vicen\_\-init, aicen, trcrn, vicen, vsnon, eicen, esnon, aice, aice0, l\_\-stop, istop, jstop)
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__therm__itd_a6eda9b04392b3bc42d5b8cb373e8fc7d}{ice\_\-therm\_\-itd::fit\_\-line} (nx\_\-block, ny\_\-block, iflag, icells, indxii, indxjj, indxij, aicen, hice, hbL, hbR, g0, g1, hL, hR)
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__therm__itd_a6c41e380c1a3c0ee4f833a4f31f80de2}{ice\_\-therm\_\-itd::add\_\-new\_\-ice} (nx\_\-block, ny\_\-block, icells, indxi, indxj, tmask, dt, aicen, trcrn, vicen, eicen, aice0, aice, frzmlt, frazil, frz\_\-onset, yday, fresh, fsalt, Tf, l\_\-stop, istop, jstop)
\item 
subroutine \hyperlink{namespaceice__therm__itd_a31484de362b540a7b089bea7e7cc8e81}{ice\_\-therm\_\-itd::lateral\_\-melt} (nx\_\-block, ny\_\-block, ilo, ihi, jlo, jhi, dt, fresh, fsalt, fhocn, fsoot, rside, meltl, aicen, vicen, vsnon, eicen, esnon, trcrn)
\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(kind=dbl\_\-kind), parameter \hyperlink{namespaceice__therm__itd_addb09aa25c77eb5ffb880aab7ddff915}{ice\_\-therm\_\-itd::hfrazilmin} = 0.05\_\-dbl\_\-kind
\end{DoxyCompactItemize}
