\hypertarget{interfaceice__restart_1_1restartfile}{
\section{ice\_\-restart::restartfile Interface Reference}
\label{interfaceice__restart_1_1restartfile}\index{ice\_\-restart::restartfile@{ice\_\-restart::restartfile}}
}
\subsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine \hyperlink{interfaceice__restart_1_1restartfile_a19254384cc26049171d092b1985ed002}{restartfile\_\-bin} (\hyperlink{namespaceice__restart_a7b5bbbfe819de3da4a61882a1c69631d}{ice\_\-ic})
\item 
subroutine \hyperlink{interfaceice__restart_1_1restartfile_a42dfda109a5bae2c4b91a2655ba542e0}{restartfile\_\-pio} (usepio, \hyperlink{namespaceice__restart_a7b5bbbfe819de3da4a61882a1c69631d}{ice\_\-ic})
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}


Definition at line 48 of file ice\_\-restart.F90.

\subsection{Member Function/Subroutine Documentation}
\hypertarget{interfaceice__restart_1_1restartfile_a19254384cc26049171d092b1985ed002}{
\index{ice\_\-restart::restartfile@{ice\_\-restart::restartfile}!restartfile\_\-bin@{restartfile\_\-bin}}
\index{restartfile\_\-bin@{restartfile\_\-bin}!ice_restart::restartfile@{ice\_\-restart::restartfile}}
\subsubsection[{restartfile\_\-bin}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}subroutine ice\_\-restart::restartfile::restartfile\_\-bin (character(len=$\ast$),optional {\em ice\_\-ic})}}
\label{interfaceice__restart_1_1restartfile_a19254384cc26049171d092b1985ed002}


Definition at line 633 of file ice\_\-restart.F90.\hypertarget{interfaceice__restart_1_1restartfile_a42dfda109a5bae2c4b91a2655ba542e0}{
\index{ice\_\-restart::restartfile@{ice\_\-restart::restartfile}!restartfile\_\-pio@{restartfile\_\-pio}}
\index{restartfile\_\-pio@{restartfile\_\-pio}!ice_restart::restartfile@{ice\_\-restart::restartfile}}
\subsubsection[{restartfile\_\-pio}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}subroutine ice\_\-restart::restartfile::restartfile\_\-pio (logical,intent(in) {\em usepio}, \/  character(len=$\ast$),intent(in),optional {\em ice\_\-ic})}}
\label{interfaceice__restart_1_1restartfile_a42dfda109a5bae2c4b91a2655ba542e0}


Definition at line 1016 of file ice\_\-restart.F90.

The documentation for this interface was generated from the following file:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\hyperlink{ice__restart_8F90}{ice\_\-restart.F90}\end{DoxyCompactItemize}
